Landau

40

20

10

5 1

0.5

dE/dx ΜGeV/cmΝ ‘

Counts

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 x 10^{-4}