% !Mode:: "TeX:UTF-8"
\documentclass[newtxmath=true,newgeometry=two,capcenterlast=true,subcapcenterlast=true,openright=false,library=false,absupper=true,fontset=windowsnew,type=doctor]{hithesis}
% 此处选项中不要有空格
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 必填选项
% type=doctor|master|bachelor
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 选填选项（选填选项的缺省值已经尽可能满足了大多数需求，除非明确知道自己有什么
% 需求）
% glue=true|false
% 	含义：由于我工规范中要求字体行距在一个闭区间内，这个选项为true表示tex自
% 	动选择，为false表示区间内一个最接近版心要求行数的要求的默认值，缺省值为
% 	false。
% tocfour=true|false
% 	含义：是否添加第四级目录，只对本科文科个别要求四级目录有效，缺省值为
% 	false
% fontset=siyuan|windowsnew|windowsold
% 	含义：注意这个选项视为了解决特殊问题而设置，比如用有些发行版本的linux排
% 	版时可能（大多数发行版不会）会遇到的字体无法载入的问题，或者字体载入之
% 	后出现无法复制的问题以及想要解决排版如 biang biang 面的 biang 这类中易
% 	宋体无法识别的汉字的问题。没有特殊的需要不推荐使用这个选项。
%
% 	如果是安装了 windows 字体的 linux 系统，可以填写windowsnew（win vista
% 	以后 的字体）或 windowsold（vista 以前）或者想用思源宋体并且是已经安装
% 	了思源宋体的任何系统，填写siyuan选项。缺省值为空，自动识别系统并匹配字体
% 	。模板版中给出的思源字体定义文件定义的思源字体的版本是Adobe版，其他字体
% 	是windowsnew字体。
% tocblank=true|false
% 	含义：目录中第一章之前，是否加一行空白。缺省值为true。
% chapterhang=true|false
% 	含义：目录的章标题是否悬挂居中，规范中要求章标题少于15字，所以这个选项
% 	有无没什么用，除了特殊需求。缺省值为true。
% fulltime=true|false
% 	含义：是否全日制，缺省值为true。非全日制如同等学力等，要在cover中设置类
% 	型，封面中不同格式
% subtitle=true|false
% 	含义：论文题目是否含有副标题，缺省值为false，如果有要在cover中设置副标
% 	题内容，封面中显示。
% newgeometry=one|two
% 	含义：规范中的自相矛盾之处，版芯是否包含页眉页脚，旧方法是按照包含页眉
% 	页脚来设置。该选项是多选选项，如果没有这个选项，缺省值是旧模板的版芯设
% 	置方法，如果设置该选项one或two，分别对应两种页眉页码对应版芯线的相对位
% 	置。第一种是严格按照规范要求，难看。第二种微调了页眉页码位置，好一点。
% debug=true|false
% 	含义：是否显示版芯框和行号，用来调试。默认否。
% openright=true|false
% 	含义：博士论文是否要求章节首页必须在奇数页，此选项不在规范要求中，按个
% 	人喜好自行决定。 默认否。注意，窝工的默认情况是打印版博士论文要求右翻页
% 	，电子版要求非右翻页且无空白页。如果想DIY（或身不由己DIY）在什么地方右
% 	翻页，将这个选项设置为false，然后在目标位置添加`\cleardoublepage`命令即
% 	可。
% library=true|false
%   含义：是否为提交到图书馆的电子版。默认否。注意：如果设置成true，那么
%   openright选项将被强制转换为false。
% capcenterlast=true|false
% 	含义：图题、表题最后一行是否居中对齐（我工规范要求居中，但不要求居中对
% 	齐），此选项不在规范要求中，按个人喜好自行决定。默认否。
% subcapcenterlast=true|false
% 	含义：子图图题最后一行是否居中对齐（我工规范要求居中，但不要求居中对齐
% 	），此选项不在规范要求中，按个人喜好自行决定。默认否。
% absupper=true|false
%   含义：中文目录中的英文摘要在中文目录中的大小写样式歧义，在规范中要求首
%   字母大写，在work样例中是全大写。该选项控制是否全大写。默认否。
% bsmainpagenumberline=true|false
%   含义：由于本科生论文官方模板的页码和页眉格式混乱，提供这个选项自定义设
%   置是否在正文中显示页码横线，默认否。
% bsfrontpagenumberline=true|false
%   含义：由于本科生论文官方模板的页码和页眉格式混乱，提供这个选项自定义设
%   置是否在前文中显示页码横线，默认否。
% bsheadrule=true|false
%   含义：由于本科生论文官方模板的页码和页眉格式混乱，提供这个选项自定义设
%   置是否显示页眉横线，默认显示。
% splitbibitem=true|false
%   含义：参考文献每一个条目内能不能断页，应广大刀客要求添加。默认否。
% newtxmath=true|false
%   含义：数学字体是否使用新罗马。默认是。
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\usepackage{hithesis}
\graphicspath{{figures/}}

\begin{document}

\frontmatter
\input{front/cover} % 封面
\makecover
\input{front/denotation}%物理量名称表,符合规范为主，有要求添加
%\cleardoublepage  自定义在什么位置进行右翻页
\tableofcontents    % 中文目录
%\cleardoublepage  自定义在什么位置进行右翻页
\tableofengcontents % 英文目录,硕本不要求

\mainmatter
%\linenumbers %debug 选项
%\layout　%debug 选项
%\floatdiagram %debug 选项
%\begin{figure} %debug 选项
%\currentfloat %debug 选项
%\tryintextsep{\intextsep} %debug 选项
%\trytopfigrule{0.5pt} %debug 选项
%\trybotfigrule{1pt} %debug 选项
%\setlayoutscale{0.9} %debug 选项
%\floatdesign %debug 选项
%\caption{Float layout with rules}\label{fig:fludf} %debug 选项
%\end{figure} %debug 选项
\include{body/introduction}

\backmatter
%硕博书序
\include{back/conclusion}   % 结论
\bibliographystyle{hithesis} %如果没有参考文献时候
\bibliography{reference}
\begin{appendix}%附录
\input{back/appA.tex}
\end{appendix}
\include{back/publications}    % 所发文章
\include{back/ceindex}    % 索引, 根据自己的情况添加或者不添加，选择自动添加或者手工添加。
\authorization %授权
%\authorization[saomiao.pdf] %添加扫描页的命令，与上互斥
\include{back/acknowledgements} %致谢
\include{back/resume}          % 博士学位论文有个人简介

%本科书序为：
% \include{body/conclusion}   % 结论
% \bibliographystyle{hithesis}
% \bibliography{reference}
% \authorization %授权
% % \authorization[saomiao.pdf] %添加扫描页的命令，与上互斥
% \include{body/acknowledgements} %致谢
% \begin{appendix}%附录
% % \input{body/appendix01}%本科生翻译论文
% \end{appendix}

\end{document}

% Local Variables:
% TeX-engine: xetex
% End:
